La electrónica de potencia en los equipos de telecomunicaciones

La electrónica de potencia aplicada a los equipos de comunicaciones guarda relación con el procesamiento de la potencia eléctrica de entrada usando dispositivos semiconductores y elementos reactivos. Así la potencia de entrada se procesa según dicta una entrada de control acondicionando la potencia de salida. Este acondicionamiento puede realizarse mediante convertidores DC/DC, en los que […]