Mejorando la fiabilidad de los equipos y su redundancia

En un artículo anterior  vimos cómo caracterizar matemáticamente la fiabilidad de un equipo electrónico. Es decir, la probabilidad de que funcione correctamente durante un tiempo. Se resume en el Mean Time Between Failure (MTBF), o su inverso, Failure In Time (FIT). Es típico encontrar valores de MTBF del orden de cientos de miles de horas […]